Índice
Título
Contenido

Rimas

Dejé la luz a un lado, y en el borde...

Gustavo Adolfo Bécquer

Worldwide Classics

Primera publicación: enero 2003

http://badosa.com/p110-34

XLIII

Dejé la luz a un lado, y en el borde

de la revuelta cama me senté,

mudo, sombrío, la pupila inmóvil

clavada en la pared.

¿Qué tiempo estuve así? No sé; al dejarme

la embriaguez horrible de dolor,

expiraba la luz y en mis balcones

reía el sol.

Ni sé tampoco en tan terribles horas

en qué pensaba o qué pasó por mí;

sólo recuerdo que lloré y maldije

y que en aquella noche envejecí.