Índice
Título
Contenido

Padre ideal

Juan Carlos Muñoz

Ficciones instantáneas

Primera publicación: octubre 2005

http://badosa.com/n244

Robert Hulk, después de eyacular dentro de un pequeño frasco, se convierte en el donante anónimo «37-K» del banco de esperma de Dallas.

Tiene el potencial genético apropiado, coeficiente intelectual alto, un metro noventa de estatura, ojos azules, porte atlético. Más de lo que se podía pretender a la hora de buscar al padre modelo para los hijos, sin incluir la cuenta bancaria que frecuentemente incrementa con abultadas sumas de dinero por los servicios prestados. (El programa se denomina «concepción selectiva». Su director lo fundamenta en que los padres con menos cualidades son los que más niños tienen.)

En la actualidad, Robert Hulk tiene 24 años y más de 20 hijos. Sin remordimiento admite no conocer a su progenie. En su interior está convencido, como la gran mayoría, de ser el padre ideal.